CREATE TABLE mesure_compteur ( -- TODO ; revoir précudes d'injection de données pour faire la différence entre gauge et compteur
  "date" TIMESTAMPTZ,
  id_captation INT NOT NULL,
  valeur float4 NOT NULL
) WITH (
  tsdb.hypertable,
  timescaledb.segmentby = 'id_captation',
  timescaledb.orderby='date DESC'
);

INSERT INTO mesure_compteur ("date", id_captation, valeur)
  SELECT m."date", m.id_captation, m.valeur
    FROM mesure m
    WHERE m.id_captation IN (
      SELECT c.id_captation
        FROM captation c
        WHERE c."type" = 'C' -- TODO : prévoir cette info dans captation
    ); 

SELECT add_retention_policy('mesure_compteur', INTERVAL '6 months'); -- on ne garde les données brutes que 6 mois

CREATE MATERIALIZED VIEW mesure_compteur_heure -- valeurs par heure
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT
  id_captation,
  time_bucket(INTERVAL '1 hour', mc."date") AS "date",
  counter_agg(mc."date", mc.valeur) AS valeur_temporelle
FROM mesure_compteur mc
GROUP BY
  id_captation,
  time_bucket(INTERVAL '1 hour', mc."date");

SELECT add_continuous_aggregate_policy('mesure_compteur_heure', -- On met à jour les données tt les h en relisant les données brutes entre 1 mois et 1 jour
  start_offset => INTERVAL '1 month',
  end_offset => INTERVAL '1 day',
  schedule_interval => INTERVAL '1 hour');  

SELECT add_retention_policy('mesure_compteur_heure', INTERVAL '5 years'); -- on ne garde les données par h que 5 ans  

CREATE MATERIALIZED VIEW mesure_compteur_jour -- valeurs par jour
WITH (timescaledb.continuous) AS
SELECT 
  id_captation,
  time_bucket(INTERVAL '1 DAY', mg."date") AS "date",
  rollup(valeur_temporelle) AS valeur_temporelle
FROM mesure_compteur_heure mg
GROUP BY id_captation, time_bucket(INTERVAL '1 DAY', mg."date");

SELECT add_continuous_aggregate_policy( -- On met à jour les données tt les h en relisant les données brutes entre 1 mois et 1 jour
  'mesure_compteur_jour',
  start_offset => INTERVAL '1 month',
  end_offset => INTERVAL '1 day',
  schedule_interval => INTERVAL '1 hour'
);

SELECT add_retention_policy('mesure_compteur_jour', INTERVAL '20 years'); -- on ne garde les données par h que 20 ans

-- ex. select
SELECT
  mch.id_captation,
  time_bucket(INTERVAL '1 DAY', mch."date") AS "date", -- 1 jour et pas seulement une heure
  delta(rollup(mch.valeur_temporelle)) AS consommation,
  rate(rollup(mch.valeur_temporelle)) * 3600 AS debit_moyen,
  irate_left(rollup(mch.valeur_temporelle)) * 3600 AS debit_instantane,
  first_val(rollup(mch.valeur_temporelle)) AS index_debut,
  last_val(rollup(mch.valeur_temporelle))  AS index_fin
FROM mesure_compteur_heure mch
where mch.id_captation = 89 -- HP
group by mch.id_captation, time_bucket(INTERVAL '1 DAY', mch."date")
order by "date" desc